拉斯维加斯9888

乐成案例
目今位置 目今位置:首页 > > 乐成案例
乐成案例 乐成案例

隔热保温效果好

所属分类:乐成案例    宣布时间: 2020-08-08    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

拉斯维加斯9888合成树脂瓦所选用树脂的导热系数远远低于粘土瓦、水泥瓦、彩色钢板瓦的导热系数。因此,在不思量加热保温层的情形下。合成树脂瓦的隔热保温性能.佳。

西安树脂小青瓦


相关案例推荐 相关案例推荐
MORE+
  • FRP采光板,清静环保、结实耐用
    FRP采光板,清静环保、结实耐用

    工艺优异、轻质高强、钢韧并济、抗老化强、清静环保、结实耐用、性能优越。具有一连成型、外观平直、高透光、光线散射、光照柔和、阻绝紫外线通过、免维护、使用寿命长等特点。是钢结构厂房、大型车库、温室、集贸市场、体育场等理想的采光质料。

    详情
  • pvc仿古瓦,**的耐候性,色彩长期
    pvc仿古瓦,**的耐候性,色彩长期

    拉斯维加斯9888合成树脂瓦选用高耐候性工程树脂作为瓦的外貌质料,恒久袒露于紫外线、强光、湿润、寒热等卑劣情形下,仍能坚持其颜色和物理性能的稳固性。

    详情
  • 合成树脂瓦,寿命长,装置轻盈
    合成树脂瓦,寿命长,装置轻盈

    合成树脂瓦防水、耐高温、寿命长、装置轻盈,绝缘、耐压、抗侵蚀、防火、防蛀。

    详情
  • 合成树脂瓦,隔音效果好!
    合成树脂瓦,隔音效果好!

    树脂瓦的特点是色彩富厚并耐久不褪,造型雅观立体感强且切合中国修建文化特色。同时它还具有质轻、防水、坚韧、保温、隔音、抗侵蚀、抗风抗震、抗冰雹、抗污染、绿色环保、防火、绝缘、装置轻盈等特点。

    详情
【网站地图】【sitemap】