拉斯维加斯9888

拉斯维加斯9888

甘肃钢边采光瓦简介

种别:甘肃钢边采光瓦

简介: 公司专业生产的采光板自投入市场以来普遍用于钢构车间、体育场馆、…

咨询热线:18792792858侯司理

公司专业生产的采光板自投入市场以来普遍用于钢构车间、体育场馆、蔬菜大棚等 ,倍受宽大房产喜欢 ,市场潜力很是辽阔。浦嵊人本着“团结、诚信、务实、立异”的精神 ,全力把本公司建设成“产品品质..、效劳水准..”的企业。 产品特征: 采光板用无碱玻璃纤维毡、聚酯树脂和入口防老化薄膜等质料 ,一连成型而成。 成型后采光板外表光洁 ,强度高、高韧性 ,可以遭受冰雹(强风)等攻击。 选用..质料 ,工艺先进 ,使采光板透光率抵达90%以上 ,便入室阳光漫射 ,光线柔和 ,有害光线渗透率低 ,降低对动、植物的损害。 导热系数低、热膨胀系数小 ,保温效果好 ,双层结构采光板同时能知足采光、保温、防腐等要求。 装置、制作利便 ,结构简朴、低本钱廉 ,使用限期长。    差别的采光板有差别的牢靠方法. 采光板接纳铝型材扣件牢靠,波形采光板接纳采光板支架和自攻螺钉联接牢靠,再打胶密封。采光板的位置一样平常设置在跨中。

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站


采光板与自攻螺钉联接,务必有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在装置采光板时要思量采光板的伸缩性。

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站


采光板在12m以内不必衔接,凌驾12m则需要衔接,衔接长度是200 - 400mm,衔接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,横向彩钢板的衔接需看板型,通俗压型钢板,一样平常不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉牢靠,并施 涂密封封胶,咬合板则需做收边。采光板横向长度偏向衔接应设置在檀条周边.采光板的通例分类有:经济型 ,耐候型 ,隔热型 ,阻燃型 ,防腐型五大类型。

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

采光板经常使用的规格有:750型 ,840型 ,820型 ,980型 ,950型 ,900型 ,475型 ,760型 ,及其1m-1.2m宽平板等100余种板型.

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站


在线留言

Related to recommend

相关推荐

Related to recommend

首页

产品

案例

咨询
微信号码
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

复制乐成

微信号:

知道了
海报分享
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
【网站地图】【sitemap】