拉斯维加斯9888

拉斯维加斯9888

新疆采光板装置

种别:新疆FRP采光瓦

简介: FPR采光板是由高性能膜,**聚脂,强化琉璃纤维组成的一种采光板 。…

咨询热线:18792792858侯司理

FPR采光板是由高性能膜,**聚脂,强化琉璃纤维组成的一种采光板 。本公司生产的FPR采光板,外貌笼罩20微米杜邦老化膜,接纳入口品牌树脂,可有用阻隔99%以上的紫外线,透光度好,具有极强的钢性及抗压性和有数的耐候性 。产品具有抗碎、易洗濯,装置利便等特点 。

适用于工业厂房、大型客栈、学校礼堂、化工园区等,现在企业事业单位选用的理想采光质料 。

西安采光板装置




在线留言

Related to recommend

相关推荐

Related to recommend

首页

产品

案例

咨询
微信号码
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

复制乐成

微信号:

知道了
海报分享
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
【网站地图】【sitemap】