拉斯维加斯9888

新闻动态
目今位置 目今位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答
新闻动态
新闻动态

新闻动态

News

小编带你相识常见西安采光板的种类?

所属分类:常见问答    宣布时间: 2020-11-19    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

常见的4种西安采光板:    


1、PP料采光板主要用在包装  ,装饰  ,绝缘  ,垫板上  ,有绿色环保之神  ,西欧日大受接待!


2、Pvc料采光板主要用在包装  ,装饰  ,绝缘  ,采光  ,摸压上  ,有绿色环保之神  ,耐酸耐久耐碱    


3、PC采光板不耐酸  ,不耐久  ,不耐碱  ,但耐高温  ,采光效果好,耐高温125度  ,耐低温-40度    


4、FRP玻璃纤维增强聚脂采光板、聚碳脂制成的蜂窝状或实心板等,按形状可分为与屋面板波形相同的玻璃纤维增强聚脂采光板(简称玻璃钢采光瓦)和其他平面或者曲面采光板。

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

【网站地图】【sitemap】