拉斯维加斯9888

新闻动态
目今位置 目今位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答
新闻动态
新闻动态

新闻动态

News

简述西安FRP 采光板性能特点先容

所属分类:常见问答    宣布时间: 2021-03-17    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

关于西安FRP 采光板是和钢结构配套使用的采光质料,功效类似常用 的玻璃,主要用于屋面采光,可以有类似海浪型和压型钢板一致的形状,属于玻璃纤维增强的塑料,具有很好的抗碎,易洗濯,装置利便等特点,产品采光光线呈散光状,光线柔和,透光率坚持度高,可有用的阻阻遏大大都紫外线,产品属于易燃质料,可在火灾爆发时,迅速燃烧后将室内的浓烟倾轧,可以镌汰火灾职员伤亡,产品在燃烧历程中不爆发熔滴,可有用的;は殖≈霸钡那寰。

产品被普遍用于工业厂房、客栈、温室、车站、码头、等诸多领域。

延伸、轻质高强、耐老化、透光、阻燃、尺寸..、外貌光洁、随意着色、免维护、绿色环保等特点,产品普遍用于大型修建、现代轻钢结构彩色压型板、温室大棚、体育场馆、水产养殖等场合。

透光度:采自然之光,环保节能、光线明亮、恬静柔和、组绝紫外线达99%, 适合人体康健需要,透光率可达88%

耐侵蚀:高强度抗碱,不氧化,使用寿命达15-20年

高强性:超强抗冲力,可阻挡风沙,冰雹等强攻击

耐温性:在摄氏-40℃-120℃之间性能稳固,高稳不软化,高寒不催化

膨胀性:热帐系数小,只相当于阳光板,耐力板,PVC板等

西安FRP 采光板

【网站地图】【sitemap】