拉斯维加斯9888

新闻动态
目今位置 目今位置:首页 > 新闻动态 > 常见问答
新闻动态
新闻动态

新闻动态

News

小编带你相识西安FRP采光瓦的特点以及性子

所属分类:常见问答    宣布时间: 2021-11-24    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

简述:西安FRP 采光瓦全称玻璃纤维强化聚酯(FRP采光板) ,俗称 玻璃钢 ,又称透明瓦。是和钢结构配套使用的采光质料 ,其主要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成 ,其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用 ,抗紫外线是为了 ;RP采光板的聚酯不发黄老化 ,过早失透光特征?咕驳缡俏税芡饷驳幕页救菀妆挥晁遄呋虮环绱底 ,维持清洁雅观的外貌。由于其稳固的质量、耐久耐用的特点 ,深受主顾的接待 ,产品可普遍使用在工业/商业/民用修建额屋面和墙面。

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

功效类似常用的玻璃 ,主要用于屋面采光 ,可以有类似海浪型和压型钢板一致的形状 ,属于玻璃纤维增强的塑料 ,特点如下:

1、具有很好的抗碎 ,易洗濯 ,耐酸碱,装置利便等特点。

2、产品采光光线呈散光状 ,光线柔和 ,透光率坚持度高 ,可有用的阻隔大大都紫外线。

3、产品属于易燃质料 ,可在火灾爆发时 ,迅速燃烧后将室内的浓烟倾轧 ,可以镌汰火灾职员伤亡 ,产品在燃烧历程中不爆发熔滴 ,可有用的 ; 现场职员的清静

FRP采光瓦固化度≥85% ,因此我司生产的采光板既有刚度又有韧性 ,且又不脆 ,便于施工和装置。

物理性子

FRP采光瓦物理项目 弯曲强度 拉伸强度 冲剪强度 密度 氧指数 巴氏硬度

试验效果 181Mpa 105Mpa 96Mpa 1.43g/cm

常用规格

FRP采光瓦规格有:750型 ,840型 ,820型 ,980型 ,950型 ,900型 ,475型 ,760型 ,以及1m-3m宽平板等100余种板型。

通例分类

FRP采光瓦分为:经济型 ,耐候型 ,隔热型 ,阻燃型 ,防腐型五大类型。

【网站地图】【sitemap】