拉斯维加斯9888

新闻动态
目今位置 目今位置:首页 > 新闻动态 > 行业动态
新闻动态
新闻动态

新闻动态

News

简述西安采光板性能与特点

所属分类:行业动态    宣布时间: 2020-12-08    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

简述西安采光板性能与特点

(1)透光性:P C采光板透光率.高可达89% ,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产变 ,雾化 ,透光不佳 ,十年后透光流失仅为6% ,PVC流失率则高达15%—20% ,玻璃纤维为12%-20%。

(2)抗撞击:撞击强度是通俗玻璃的250-300倍 ,一律厚度亚克力板的30倍 ,是钢化玻璃的2-20倍 ,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕 ,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3)防紫外线:PC板一面镀有抗紫外线(UV)涂层 ,另一面具有抗冷凝处置惩罚 ,集抗紫外线、隔热防滴露功效于一身?勺璧沧贤庀叽┕ ,及适合 ;ふ涔笠帐跗芳罢蛊 ,使其不受紫外线破损。

(4)重量轻:比重仅为玻璃的一半 ,节约运输、搬卸、装置以及支持框架的本钱。

拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

(5)阻燃:国家标准GB50222—95确认 ,PC板为难燃一级 ,即B1级。PC板自身燃点是580摄氏度 ,离火后自熄 ,燃烧时不会爆发有毒气体 ,不会助长火势的伸张。

(6)可弯曲性:可依设计图在工地现场接纳冷弯方法 ,装置成拱形 ,半圆形顶和窗。.小弯曲半径为接纳板厚度的175倍 ,亦可热弯。

(7)隔音性:PC板隔音效果显着 ,比一律厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性 ,在厚度相同的条件下 ,PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的..质料。

(8)节能性:炎天保凉 ,冬天保温 ,PC板有更低于通俗玻璃和其它塑料的热导率(K值) ,隔热效果比一律玻璃高7%-25% ,PC板的隔热.高至49%。从而使热量损失大大降低 ,用于有暖装备的修建 ,属环保质料。

(9)温度顺应性:PC板在-100摄氏度时不爆发冷脆 ,在135摄氏度时不软化 ,在卑劣的情形中其力学 ,机械性能等均无显着转变。

(10)耐候性: PC板可以在-40℃至120℃规模坚持各项物理指标的稳固性。人工天气老化试验4000小时 ,黄变度为2 ,透光率降低值仅0.6%。(11)防结露: 室外温度为0℃ ,室内温度为23℃ ,室内相对湿度低于80%时光板 ,西安采光板性能与特点质料的内外貌不结露。

【网站地图】【sitemap】