拉斯维加斯9888

产品中心
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
  • 拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
  • 拉斯维加斯9888(中国区)官方网站
  • 拉斯维加斯9888(中国区)官方网站

山西采光板装置

FPR采光板是由高性能膜,**聚脂,强化琉璃纤维组成的一种采光板。本公司生产的FPR采光板,外貌笼罩20微米杜邦老化膜,接纳入口品牌…

相关内容
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站 在线留言
拉斯维加斯9888(中国区)官方网站详情内容
content details

FPR采光板是由高性能膜,**聚脂,强化琉璃纤维组成的一种采光板。本公司生产的FPR采光板,外貌笼罩20微米杜邦老化膜,接纳入口品牌树脂,可有用阻隔99%以上的紫外线,透光度好,具有极强的钢性及抗压性和有数的耐候性。产品具有抗碎、易洗濯,装置利便等特点。

适用于工业厂房、大型客栈、学校礼堂、化工园区等,现在企业事业单位选用的理想采光质料。

西安采光板装置




在线留言

LEAVE A MESSAGE

【网站地图】【sitemap】